-- ============================================================
-- 修复：wxapp_notice 表缺失（线上报 1146）
-- ============================================================
-- 背景：
--   ywxapp/model/Notice.php 的 ensureSchema() 会尝试自建 wxapp_notice，
--   但若线上数据库账号无 CREATE TABLE 权限，建表语句会被 try/catch 静默吞掉，
--   后续 SELECT 即报 1146 Table 'ywxapp_www.wxapp_notice' doesn't exist。
-- 用法：
--   ① 先确认前缀：SELECT @@global.version 不重要，看报错里的表名前缀即可（此处为 wxapp_）。
--   ② 把下面的 wxapp_ 替换成你线上实际前缀（若不同），然后在线上库执行本文件。
--   ③ 优先方案是给线上 DB 账号授予 CREATE/ALTER 权限，自愈会自动补齐，无需手动。
-- ============================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wxapp_notice` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '公告标题',
  `content` text COMMENT '公告内容',
  `author` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '发布人',
  `type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '类型 1系统维护 2活动公告 3版本更新 4其他',
  `is_top` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否置顶 0否 1是',
  `start_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '展示开始时间 0=长期',
  `end_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '展示结束时间 0=长期',
  `view_count` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '浏览量',
  `sort` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '排序',
  `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态 0禁用 1启用',
  `create_at` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '创建时间',
  `update_at` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '更新时间',
  `delete_at` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_type` (`type`),
  KEY `idx_is_top` (`is_top`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='站点公告';
